Микеланджело Буонароти
Природата е мъдра
не приляга…

Превод от италиански: Драгомир Петров, 1970

chitanka.info

Природата е мъдра — не приляга…[0]

Природата е мъдра — не приляга

по-малка хубост на жестокостта,

че само крайност крайността смекчава.

Така лицето Ви балсам полага

над мъката ми тежка, над скръбта,

смирява ги, блаженство им дарява.

[0] Тези две терцини са навярно част от незавършен сонет. — Б.пр. ↑

Заслуги

Имате удоволствието да четете тази книга благодарение на Моята библиотека и нейните всеотдайни помощници.

http://chitanka.info

Вие също можете да помогнете за обогатяването на Моята библиотека. Посетете работното ателие, за да научите повече.